Title: PROTOTYPE COLUMN

Forscherfrage: Wie beeinflusst Licht die Photosyntheserate von Wasserpflanzen?

Materialien: Wasserpflanze (z.B. Elodea), Bechergläser, Wasser, Lampe, Alufolie, Stoppuhr, Schere

Durchführung:

1. Schneide mehrere gleich große Stücke der Wasserpflanze ab.
2. Fülle drei Bechergläser mit Wasser und platziere in jedes ein Stück der Wasserpflanze.
3. Stelle ein Becherglas direkt unter eine Lampe, sodass es maximal beleuchtet wird.
4. Wickele ein weiteres Becherglas vollständig in Alufolie ein, sodass kein Licht eindringen kann.
5. Lasse das dritte Becherglas bei Raumlicht stehen.
6. Beobachte und notiere die Anzahl der aufsteigenden Sauerstoffblasen in jedem Becherglas über einen Zeitraum von 10 Minuten.
7. Vergleiche die Anzahl der Sauerstoffblasen in den verschiedenen Lichtbedingungen.

Q: Beobachtung: Beschreibe das Versuchsergebnis.
A: In dem Becherglas, das unter der Lampe steht, werden die meisten Sauerstoffblasen beobachtet, was darauf hindeutet, dass intensives Licht die Photosyntheserate der Wasserpflanze erhöht. Im Becherglas, das in Alufolie eingewickelt ist, sind kaum oder keine Sauerstoffblasen zu sehen, was darauf hinweist, dass ohne Licht die Photosynthese fast oder ganz zum Stillstand kommt. Das Becherglas bei Raumlicht zeigt eine moderate Anzahl an Sauerstoffblasen, was eine mittlere Photosyntheserate anzeigt.

Q: Auswertung: Erkläre das Versuchsergebnis.
A: Das Versuchsergebnis zeigt, dass die Photosyntheserate der Wasserpflanze stark von der Lichtintensität abhängt. Im Becherglas, das direkt unter der Lampe steht, sollten die meisten Sauerstoffblasen zu sehen sein, da die Pflanze maximale Lichtenergie zur Verfügung hat und somit die Photosynthese am intensivsten abläuft. Im Becherglas, das in Alufolie eingewickelt ist, sollten keine oder nur sehr wenige Sauerstoffblasen zu sehen sein, da kein Licht zur Verfügung steht und die Photosynthese daher stark eingeschränkt ist. Das Becherglas bei Raumlicht sollte eine mittlere Anzahl an Sauerstoffblasen aufweisen, da es zwar Licht bekommt, aber nicht so intensiv wie unter der Lampe. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Licht eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese spielt, da es die Energiequelle für den Prozess ist, bei dem Pflanzen Kohlendioxid und Wasser in Glukose und Sauerstoff umwandeln.