Title: PROTOTYPE COLUMN

Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe war ein deutscher Schriftsteller. Er wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren und hatte viel Talent für das Schreiben. Er wurde 82 Jahre alt, was zu der damaligen Zeit keine alltägliche Sache war. Seine berühmteste Arbeit ist „Faust“, eine Geschichte über einen Mann, der einen Pakt mit dem Teufel macht. Es wird immer noch in Schulen gelesen. Goethe interessierte sich auch für die Natur und arbeitete als Politiker in Sachsen-Weimar-Eisenach. Zusammen mit Friedrich Schiller gilt er als der bekannteste deutsche Schriftsteller, die Zeit, in der er lebte, als die Goethezeit. Sie stand für Sturm und Drang, Klassik und auch Romantik.

Im Innersten ist "Faust" nichts anderes als die Geschichte der Menschheit, die sich dem Bösen ergibt, um das Gute zu erreichen.

Johann Wolfgang von Goethe. Zitiert nach https://en.wikiquote.org/wiki/JohannWolfgangvon_Goethe

test

Q: Wie alt wurde Johann Wolfgang von Goethe?
- 82 Jahre (correct)
- 89 Jahre
- 74 Jahre

test

Q: Was ist die berühmteste Arbeit von Johann Wolfgang von Goethe?
- Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Faust (correct)
- Die Leiden des jungen Werthers

test

Q: In welchem Fürstentum arbeitete Goethe als Politiker?
- Baden-Württemberg
- Sachsen-Weimar-Eisenach (correct)
- Preußen

test

Q: Mit welchem anderen bekannten Schriftsteller wird die Goethezeit verbunden?
- Friedrich Schiller (correct)
- Heinrich Heine
- Gotthold Ephraim Lessing